SECTOR DLB HUFF1 LQF HUFF2 FIM ESA/nq ESA RL1 RL2

HUFF1 LQF HUFF2 FIM ESA/nq ESA RL1 RL2

0 20 40 60 80 Average waiting and system times

SECTOR DLB HUFF1 LQF HUFF2 FIM ESA/nq ESA RL1 RL2

Dispatcher

0

1

2 % Waiting >1 minute

SECTOR DLB

Dispatcher

0 200 400 600

Dispatcher

Average squared waiting time