Vk(s) = θ(7)+2θ(1)

terminal state 99% 1%

100%

Vk(s) = θ(7)+2θ(2)

Vk(s) = θ(7)+2θ(3)

Vk(s) = θ(7)+2θ(4)

Vk(s) = θ(7)+2θ(5)

Vk(s) = 2θ(7)+θ(6)